en	An authentication exception occurred.
es	Ocurrió un error de autenticación.

en	Authentication credentials could not be found.
es	No se encontraron las credenciales de autenticación.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
es	La solicitud de autenticación no se pudo procesar debido a un problema del sistema.

en	Invalid credentials.
es	Credenciales no válidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
es	La cookie ya ha sido usada por otra persona.

en	Not privileged to request the resource.
es	No tiene privilegios para solicitar el recurso.

en	Invalid CSRF token.
es	Token CSRF no válido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
es	No se encontró un proveedor de autenticación que soporte el token de autenticación.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
es	No hay ninguna sesión disponible, ha expirado o las cookies no están habilitados.

en	No token could be found.
es	No se encontró ningún token.

en	Username could not be found.
es	No se encontró el nombre de usuario.

en	Account has expired.
es	La cuenta ha expirado.

en	Credentials have expired.
es	Las credenciales han expirado.

en	Account is disabled.
es	La cuenta está deshabilitada.

en	Account is locked.
es	La cuenta está bloqueada.